     0

  print
kiruna

                                                    getGrams
                                   updateGram getScaled

                                                                    ordinaryScaled

                Time of day
addToCircle
clearCircle
stepCircle
fMin
hPrimEs
foEs
TypeEs
fbEs
hPrimE
foE
hPrimF
foF1
hPrimF2
fmI
foF2
fxI
M[3000]
noScaling

                                                                                                                    succGram

                                                                                                    preGram

                                                                    saveScaled

  8 Dec 1998 09:13:40 GMT
ionograms:22 Jul 1998 09:13:40 GMT
scaled     :22 Jul 1998 09:13:40 GMT

                                                                                     polan/notScaling

                                                                                     getProfileWithPolan saveProfile

                                                                            freq/height-> 5800/932

                                                                              Am ionogram
                                                                                     Kiruna 98 7 22 5 5

                                                                                             noscaling
                                                                                             n profile:31

                             fMin: 14

          hPrimEs: 110

                                      foEs: 31

          TypeEs: C

                                     fbEs: 29

          hPrimE: 105

                                    foE: 270  A

          hPrimF: 215

                                           foF1: 400

          hPrimF2: 320

          fmI: nil

                                                  foF2: 53  V

                                                      fxI: 60  X

                                                               MUF: V 2.95

                                                               muf[3000]: 15635Khz

                                                                                                            MUF