     0

  print
lycksele

                                                    getGrams
                                   updateGram getScaled

                                                                    ordinaryScaled

                Time of day
forCurrent:

 clearPolan
 addToCircle

 clearCircle

 stepCircle
fMin
hPrimEs
foEs
TypeEs
fbEs
hPrimE
foE
hPrimF
foF1
hPrimF2
fmI
foF2
fxI
M[3000]
noScaling

                                                                                                                    succGram

                                                                                                    preGram

                                                                    saveScaled

  4 May 2006 09:58:22 GMT
ionograms::24 Apr 2006 09:58:22 GMT
scaled     ::24 Apr 2006 09:58:22 GMT

                                                                                     (polan-oblique)/notScaling

                                                                                     getProfileWithPolan saveProfilesAsOneFile
                                                                                                                saveProfileAsFiles

                                                                                                                saveAll

                                                                                     dist

                                                                                     dist:0

                          null 22

                                                                            freq/height-> 6520/1024

                                                                              Am ionogram
                                                                                     lycksele 6 4 24 10 5
                                                                                     long/lat 18.9 64.6

                                      fMin: 30

          hPrimEs: nil

          foEs: nil

          TypeEs:

          fbEs: nil

          hPrimE: nil

          foE: nil

          hPrimF: 218

                                             foF1: 427

          hPrimF2: 326

          fmI: nil

                                                  foF2: 52

                                                      fxI: 60

                                                               MUF:   3.1699998

                                                               muf[3000]: 16484Khz

                                                                                                                MUF