     0

  print
kiruna

                                                    getGrams
                                   updateGram getScaled

                                                                    ordinaryScaled

                Time of day
forCurrent:

 clearPolan
 addToCircle

 clearCircle

 stepCircle
fMin
hPrimEs
foEs
TypeEs
fbEs
hPrimE
foE
hPrimF
foF1
hPrimF2
fmI
foF2
fxI
M[3000]
noScaling

                                                                                                                    succGram

                                                                                                    preGram

                                                                    saveScaled

  2 Feb 2000 08:34:08 GMT
ionograms:6 Jul 1999 09:34:08 GMT
scaled     :6 Jul 1999 09:34:08 GMT

                                                                                     polan/notScaling

                                                                                     getProfileWithPolan saveProfilesAsOneFile
                                                                                                                saveProfileAsFiles

                                                                            freq/height-> 11950/652

                                                                              Pm ionogram
                                                                                     kiruna 99 7 6 12 5

                                  fMin: 24

          hPrimEs: 120  B

                                         foEs: 36 EB

          TypeEs:

                                         fbEs: 36 EB

          hPrimE: 110  B

                                       foE: 320  B

          hPrimF: 215

                                                 foF1: 505

          hPrimF2: 385

          fmI: nil  F

                                                         foF2: 65  F

                                                             fxI: 72  F

                                                               MUF: F 2.7

                                                               muf[3000]: 17550Khz

                                                                                                                      MUF